Classes-En-Lutte. « J’ai pas le covid. J’ai la rage ». Grenelle de l’éducation : le pire était à prévoir. Il est maintenant « synthétisé » !

Se répéter n’est pas forcément inutile : la crise sanitaire révèle une école publique asphyxiée par le manque de moyens. Contractuel.les sans formation, dotations horaires diminuées, enfants en situation de handicap non accompagnés, précarité étudiante…

Raisons supplémentaires pour être en grève jeudi 4 février avec toute la fonction publique, les soignant.es, les salarié.es du privé

Le numéro est à télécharger à cette adresse : http://www.cnt-f.org/fte/2021/02/01/classes-en-lutte-jai-pas-le-covid-jai-la-rage-grenelle-de-leducation-le-pire-etait-a-prevoir-il-est-maintenant-synthetise/

Contents