Si ça te gêne de marcher dans la boue... Ne passe pas par Saulx-Les-Chartreux ! Enquête syndicale

Lundi 11 décembre, virée syndicale [Sud éducation 91] à Saulx-Les-Chartreux. Il ne pleut pas et pourtant, l’école est encore pleine de la boue de la veille. Tout est terreux, humide, sordide.

Nous sommes pourtant bien à l’école, et plus exactement, à l’école élémentaire Anatole France de Saulx-Les-Chartreux. Aussi bien autour de l’établissement qu’à l’intérieur, tout n’est que chantier. Les travaux une fois achevés, nous dit-on, donneront aux habitants de la commune une nouvelle école maternelle. Sa construction n’excuse pas tout.

Un chantier suscite certes, des désagréments. Les perturbations n’obligent pas pour autant à abandonner l’existant. Bien au contraire ; ces moments de transitions devraient appeler à plus de vigilance pour éviter les accidents et pour garantir aux enfants la continuité scolaire la plus « normale » possible. Ici, c’est le contraire. Tout semble fait pour rendre le travail de la directrice, des enseignant.e.s, des AESH, des agents de ménage, des animateurs, complètement harassant… et pourtant, ils et elles continuent d’assurer leurs missions avec courage et abnégation malgré tous les risques sanitaires que cette situation implique.

Le manque d’entretien de l’école est flagrant : tâches d’humidité au plafond recouvertes d’une poudre blanche (du salpêtre???), toilettes condamnées, flaques sur le carrelage des sanitaires, mare à peine épongée par une enseignante dans sa classe, gaines électriques pendouillant un peu partout entre les ALGECOs, prises endommagées, murs décrépis, Hygiène délaissée, Sécurité aux oubliettes. Tout cela est bien évidemment signalé régulièrement à la municipalité mais rien n’est fait, ou si peu.

Nous sommes bien au-delà des normes de l’acceptable.

514 élèves, 23 enseignant.e.s, 3 AESH, et le personnel municipal subissent les inconséquences d’une Mairie probablement inconsciente, ou peut-être incompétente, et d’une direction académique départementale complètement irresponsable. S’assurer qu’un accès digne à l’école est garanti pour les élèves en toute circonstance relève de la responsabilité de l’État, donc de la Direction Académique.

En tant qu’employeur, la DSDEN doit assurer la sécurité physique et morale des personnels de l’éducation nationale. Elle doit veiller à ce que les conditions d’exercice de leurs missions ne les mettent pas en danger. Cette protection, qui est au fondement du Droit du Travail, elle la doit à l’ensemble des agents du service public placés sous sa responsabilité, tout comme la municipalité de Saulx-Les-Chartreux, la doit à ses salariés.

Comment donc imaginer qu’avec aussi peu de considération pour leur travail, que les un.e.s et les autres aient encore envie d’enseigner, après tous ces mois passés dans la crasse et la précarité ? Une partie de leur temps, les enseignant.e.s le passent à signaler les dysfonctionnements à la directrice qui passera à son tour une partie de la journée à tenter le plus souvent en vain, de résoudre des problèmes de fuites de toits, de robinets ou de prises électriques.

Quant aux enfants, on leur a réduit l’espace de récréation à peau de chagrin. Il n’y a plus de place pour faire du sport, plus d’espace pour se défouler. Le décor qu’ils ont autour d’eux est fait de grilles, de palissades de bois moisi, d’immenses amas de terre retournée par des pelleteuses qui font plus de bruit encore que les avions d’Orly qui passent au dessus de leurs têtes. Quand ils vont aux toilettes, ils doivent déjà ne pas glisser sur les flaques, puis trouver celui qui est encore en fonction, car dans les toilettes des garçons ce jour là, deux sur les cinq seulement étaient en état. Avant de rejoindre leur classe, bien heureusement, ils peuvent décrotter leurs bottes en caoutchouc sur les quelques brosses que la Mairie a fait installer ici ou là pour qu’ils ne salissent pas les couloirs…Quant aux grilles du portail, celles qui jouxtent le chantier, elles seraient souvent ouvertes. On l’a entendu dire mais ne le répétez pas car si les élèves venaient à l’apprendre… ils en profiteraient probablement pour s’échapper de cet enfer.

Les décideurs se défendront en disant que cela est provisoire, un mauvais moment à passer. Toujours est-il que, de l’école maternelle qui doit ouvrir à la rentrée prochaine, on ne voit pas encore les fondations. Quand cette dernière sera achevée, il est prévu que l’école élémentaire Anatole France soit rénovée. Autant dire, que les travaux sont loin d’être terminés et qu’il y en aura très probablement pour quelques années encore.

À force, le provisoire pourrait même devenir une routine, mais pas pour tous. Nous avons appris que 126 élèves devraient être épargnés dès septembre 2024 (si la nouvelle école ouvre ses portes). L’une des écoles maternelles du centre ville doit être transformée en école élémentaire et accueillir quatre ou cinq classes de l’école Anatole France. Il est fort possible que les enfants du centre ville, centre ville aux allures plus aisées que le quartier qui entoure l’école Anatole France, soient libérés de la boue et des travaux bien avant leurs camarades. Quelques vagues effluves de ségrégation sociale sortie d’une sectorisation avantageuse pour la bourgeoisie locale ne nous étonneraient pas, mais nous, à SUD Éducation, quand nous avons à faire à un Maire LR, expulseur de Roms, nous pouvons avoir quelques fois de mauvaises pensées et un esprit revêche, d’autant plus que c’est très en colère que nous sommes revenu.es de cette tournée syndicale.

Heureusement ce jour-là, le petit Ministre Attal tout droit sortie de son école privée parisienne bien qu’alsacienne, n’a pas parlé à la radio pour ajouter de l’huile sur le feu. Avec ces gens là, c’est toujours l’uniforme, le B-A-BA, les fondamentaux, la boue pour les gueux, et pour les riches, une éducation bienveillante qui développe, pour chaque élève, la créativité, la coopération et la confiance par les Sciences, les lettres, les arts (cf présentation de l’école alsacienne sur le site)

L’équipe 1er degré de Sud Éducation 91 [décembre 2023]

PS : Un petit tour en mairie nous aura appris via écran plat dernier cri, que la municipalité enchaine pourtant les chantiers de rénovation indispensables au bien être de la population : le lavoir, le parement en meulière de la tour Adam.…

Brosses à bottes

Prise et interrupteur défectueux dans une classe de CP

Toilettes des grands – flaque et fuite

Cache misère dans la salle des maîtresses

Grilles dans la cour des grands

Pare-soleil déchiré

Toilettes des petits – fuites d’eau – flaques

En projet pour la rentrée 2023 puis 2024 puis …

Avancement des travaux au 11 décembre 2023

Contents