35 millimètres, au lieu de 30...

« Art. D. 911-81.-La croix de chevalier consiste en une double palme de 35 mm en argent, émaillée de violet, suspendue à un ruban moiré violet de 37 mm de largeur.

« La croix d’officier consiste en une double palme de 35 mm en or, émaillée de violet, suspendue à un ruban moiré violet de 37 mm de largeur avec rosette.

« La croix de commandeur dont les palmes sont de 60 mm, en or, émaillée de violet, est suspendue à une cravate moirée violette ; les palmes sont surmontées d’une couronne formée par deux petites palmes.

« Le ruban peut être porté sans décoration. Les officiers portent une rosette. Les commandeurs portent une rosette posée sur un galon d’argent. »

Décret n° 2021-547 du 3 mai 2021 modifiant diverses dispositions du code de l’éducation relatives aux Palmes académiques

Vraiment, après l’interdiction des points médians, on sent que ce ministère a le sens actuel des valeurs…

Contents