Bac : au 2 juillet 12h, 126.427 copies retenues. Grève reconduite pour les corrections et jurys le 3, 4 et 5 juillet…

A Toulouse, Dijon, Montpellier, Grenoble, Paris…. profs de surveillances du brevet ou de corrections bac et brevet ont reconduit la grève. Blanquer menace et bluffe.

Lire les différents communiqués sur le site de la CNT-FTE : http://www.cnt-f.org/fte/2019/07/03/bac-au-2-juillet-12h-126-427-copies-retenues-greve-reconduite-pour-les-corrections-et-jurys-le-3-4-et-5-juillet/

Contents