Iran. Esmail Abdi en grève de la faim

Esmail a été condamné à six ans de prison sur de fausses accusations et les syndicats d’enseignants à travers le monde, sous l’égide de l’Internationale de l’Éducation, ont exigé sa libération.

Le 30 avril, Esmail Abdi a entamé une grève de la faim pour protester contre les poursuites et la répression illégale des enseignants et des défenseurs des droits de l’homme ainsi que le manque d’indépendance de la justice en Iran.

Esmail est maintenu dans des conditions de détention difficiles, la communication avec sa famille et son avocat lui est refusée.

Sa grève de la faim compromet sa santé, mettant sa vie en danger. Transféré à l’hôpital Khomeini à Téhéran le samedi 3 juin 2017, les médecins urgentistes se sont opposés pour le moment à son retour à la prison d’Evin en raison de la détérioration de son état de santé. Il souffre d’une tension artérielle basse, de douleurs rénales, de vertiges et de douleurs oculaires. Il poursuit sa grève de la faim à l’hôpital.

Les autorités pénitentiaires n’ont réagi à aucune de ses demandes.

Suite et signature de la pétition internationale ici :
http://mailchi.mp/labourstart/iran-soutien-esmail-abdi-syndicaliste-emprisonn-en-grve-de-la-faim?e=bbfe820665

Contents