Anniversaire ! Janvier 1987 : pas de maîtres-directeurs dans nos écoles !

Janvier 1987. Une poignée d’instituteurs et institutrices de Paris lance dans l’enthousiasme un mouvement de grève contre le projet de « Maître-directeur » porté par René Monory, ministre de l’Éducation nationale du gouvernement Chirac. Profondément anti-hiérarchique, la mobilisation va s’appuyer sur des coordinations de grévistes et bousculer le ronron syndical de l’éducation.

La suite sur le blog de Théo ROUMIER hébergé par Mediapart :
https://blogs.mediapart.fr/theo-roumier/blog/220117/janvier-1987-pas-de-maitres-directeurs-dans-nos-ecoles?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=Sharing&xtor=CS3-66

Contents