Situation alarmante pour le lycée expérimental de Saint-Nazaire

Aujourd’hui, la situation de ce lycée est alarmante. Nous pensons que son maintien est compromis. Vous trouverez ci-joint un document qui explique pourquoi nous en sommes à ce niveau d’inquiétude.

lyceeexperimentalsaintnazaire.pdf

Documents joints

lyceeexperimentalsaintnazaire.pdf

Contents