Collection et revue N'Autre école Une rentrée trop classe !

Parce que tous les livres qui parlent de l’école ne racontent pas la même histoire, la rentrée qui s’annonce sous le signe de “l’école des réac-publicains *” est l’occasion de se replonger dans les écrits de Célestin Freinet, Le maître insurgé * à l’occasion des 50 ans de sa disparition ou de découvrir les chroniques de Véronique Decker (Trop classe !*)… mais aussi le nouveau numéro de la revue N’Autre école – Questions de classe(s) actuellement sous presse

Dédiée aux résistances et alternatives pédagogiques, la collection « N’Autre École », dans l’esprit de la revue du même nom, engage le débat pour une éducation émancipatrice.

À partir de pratiques militantes, sociales et pédagogiques, s’y explorent des pistes de réflexion et d’action pour ceux qui veulent changer l’école et la société.

Vous trouverez ci-joint le catalogue de la collection de septembre 2016 avec les 8 titres de la collection et les 4 numéros de la revue.

Pour accéder au catalogue en ligne : http://www.questionsdeclasses.org/collec2016.pdf

Revue de presse

* Trop classe ! Enseigner dans le 9-3, Véronique Decker http://www.questionsdeclasses.org/?Trop-Classe-Veronique-Decker-revue-de-presse&var_mode=calcul

* L’école des réac-publicains, la pédagogie noire du FN et des néo-conservateurs, Grégory Chambat http://www.questionsdeclasses.org/?L-ecole-des-reac-publicains-3436&var_mode=calcul

* Le maître insurgé, articles et éditoriaux, 1920-1939 http://www.editionslibertalia.com/catalogue/nautre-ecole/nautre-ecole-8

Contents