Grève reconductible au LP Condé de Besançon

COMMUNIQUE DE PRESSE

CGT Educ’action – 263 rue de Paris – case 549 – 93515 MONTREUIL cedex

Mel : unsen@ferc.cgt.fr – Site : www.unsen.cgt.fr

Depuis le 1er septembre, des collègues du LP Condé de Besançon sont en grève reconductible. Ils demandent des mesures conservatoires vis-à-vis du proviseur sur lequel pèsent de lourds soupçons de harcèlement moral et sexuel sur une enseignante et deux agents.

Le rectorat, informé de la situation en juin dernier, s’est caché derrière l’absence de dépôt de plainte à cette époque et la rentrée s’est engagée sans qu’aucune décision ne soit prise pour faire évoluer la situation.

Les camarades en grève ont gagné la tenue d’un CHSCT-A et l’ouverture d’une enquête administrative.

Ils ne lâchent pas leur revendication première, à savoir que le proviseur soit écarté de ses fonctions jusqu’à la conclusion de cette enquête.

Aujourd’hui, encore 20 collègues tiennent le piquet de grève devant le lycée.

Montreuil, le 14 septembre 2015

Contents