Conditions de passage du concours externe PE

Quelques “trucs” sur les conditions de passage du concours externe PE.

Pour tous les candidats de la région parisienne, l’écrit s’est déroulé à Villepinte sur deux jours. Les heures de début d’épreuves ont été communiquées tardivement et la majorité de ces candidats ont donc réservé deux nuits d’hôtel dans les environs. Bien entendu, les hôteliers, et notamment ceux du groupe Accord, ont comme chaque année, largement augmenté leur prix pour ces deux nuits! Même le parking était payant!

Soit. C’est la loi du marché.

L’oral se déroule pour toutes et tous à Gennevilliers.

La première épreuve est en fait deux épreuves: EPS et connaissance du métier. Trois heures de préparation et une heure trente de passage devant un jury.

Certains candidats sont convoqués à 6h40 !! Comme il faut être présent une demi-heure avant pour l’administratif (remise du dossier pour la dernière épreuve 10 jours plus tard, certificat premier secours attestation piscine…), ces candidats doivent arriver vers 6 h du matin à Gennevilliers …

Pour ceux qui sont convoqués en milieu de matinée, 10h40 par exemple, fin de l’épreuve vers 15h10. Donc pas de pause déjeuner. C’est vrai qu’il faut prendre l’habitude, on n’a plus trop le temps de bouffer à midi dans nos écoles primaires. Et puis la paie future en vaut la chandelle!!!

Au fait, le point d’indice ne sera pas revalorisé en 2015. Ca fera 5 ans de gel en juillet.

Bon courage à tous. Haut les coeurs !

Sylviane

Contents