Communiqué syndical suite à la fermeture de Rennes 2 le 12 novembre

La présidence de Rennes 2 a décidé de fermer la faculté le mercredi 12

novembre, pour empêcher l’assemblée générale qui était prévue d’avoir

lieu. Un des arguments avancés par la présidence est que cette assemblée

générale serait organisée par des éléments extérieurs à la faculté…

mensonge malhonnête et ridicule relayé par les médias. En effet de

nombreux étudiants se sont investis dans le mouvement en cours. Nos

sections syndicales de la Confédération Nationale du Travail-Formation

Action Université (CNT-FAU), de Solidaire Etudiant (Sud) ainsi que

d’autres syndicalistes étudiants participent à la lutte en cours. Pour la

première fois, la présidence ferme l’université pour empêcher une simple

assemblée générale d’avoir lieu, elle veut ainsi empêcher les étudiants de

se réunir, de discuter et de s’informer. C’est une attaque en règle contre

la démocratie directe. La présidence fait le choix politique de devenir la

main d’oeuvre servante de la préfecture et participe dès lors à la

répression en cours. La CNT-FAU, Solidaire Etudiant et d’autres

syndicalistes étudiants condamnent ce coup de force technocrate et

autoritaire avec la plus grande fermeté. L’assemblée générale de mercredi

est toujours maintenue et un appel à une autre assemblée générale circule

d’ores et déjà pour jeudi (13 novembres), même lieu, même heure.

Contents