Une classe ouverte à l’école Caillebotte de Gennevilliers après 2 jours de grève

http://sudeducation92.ouvaton.org/spip.php?article1131

Après avoir constaté que la rentrée se ferait avec un poste et quart non pourvu, un congé maternité prolongé non remplacé, plus de médecin scolaire, plusieurs classes à plus de 25 élèves (24,26 de moyenne en REP), 35 élèves supplémentaires, des logement livrables sur le secteur en cour d année, la présence d’une CLIS, les enseignant.e.s de l’école Caillebotte élémentaire ont décidé de ne pas faire la rentrée en revendiquant l’ouverture d’une classe.

Après 2 jours de grève (mardi 4 septembre et jeudi 6 septembre) suivie par tous.tes les enseignant.e.s, la classe demandée a été attribuée par les services de l’Education Nationale.

La lutte paye !

SUD Education 92

Contents