Rythmes scolaires à Angers. Les enseignants reconduisent la grève

Opposés aux nouveaux rythmes scolaires, des enseignants font grève. Ils ont manifesté ce matin, à Angers. En assemblée générale, ils ont voté la reconduction de la grève.

Le mouvement de grève a été très suivi, ce jeudi 19 juin, selon les syndicats FO et SNUIpp. Ils annoncent une école fermée sur deux, à Angers, et un gréviste sur deux chez les enseignants.

Comptage différent de l’inspection académique qui fait état de 130 classes non assurées sur 390 et 10 écoles fermées sur 61, toujours à Angers.

Lire la suite

Contents