Mort d'une petite fille de 7 ans, solidarité avec l’école Marie Curie de Bobigny

Une petite fille de 7 ans, Melissa, est morte après avoir été brûlée vive dans l’incendie de son bidonville à Bobigny. Elle fréquentait depuis un an l’école Marie Curie de Bobigny, dont Véronique Decker, qui pratique la pédagogie institutionnelle, est la directrice. Véronique était parmi nous au stage de Créteil. Son témoignage après ce drame, ses pleurs et ceux de l’équipe pédagogique peuvent être entendus sur le site de l’Humanité sous le titre « Mort d’une fillette rom dans un incendie, le témoignage de sa directrice d’école ». Il y a une photo terrifiante du bidonville en flammes.

http://www.humanite.fr/societe/mort-dune-fillette-rom-dans-un-incendie-la-reactio-558971

Si vous souhaitez envoyer vos messages de solidarité, contacter le collectif d’animation qui transmettra :

contact@questionsdeclasses.org

Lire sur internet : Scolarisation des enfants roms, mode d’emploi, Ecole Marie Curie, un documentaire de 20 minutes, publié sur le site du Ministère du Logement et de l’Egalité des territoires.

Contents