Télécharger et écouter l’émission du 14 janvier de la CNT éducation sur Radio libertaire

Pour écouter l’émission des syndicats CNT éducation Région parisienne, vous pouvez télécharger le fichier MP3 ci-dessous.

Bonne écoute !

mardi14janv_2030.mp3

Documents joints

mardi14janv_2030.mp3

Contents