Situation de blocage ce vendredi matin au collège Auguste Delaune, Bobigny.

Pour les soutenir une pétition a été mise en place

http://www.activism.com/fr_FR/petition/un-2e-poste-de-cpe-au-coll-ge-auguste-delaune/45795

COMMUNIQUE DE PRESSE (4)

Vendredi 8 novembre 2013

Des profs en colère, les parents solidaires.

Situation de blocage ce vendredi matin au collège Auguste Delaune, Bobigny.

Dès 7h30, les parents d’élèves réunis la veille par l’équipe enseignante, ont spontanément pris le relais de la grève entamée par les professeurs du collège, les personnels de vie scolaire et d’entretien mardi 5 novembre pour obtenir un deuxième poste de CPE à temps complet. Arrivés avant l’ouverture de l’établissement, les parents ont bloqué l’accès au collège, empêchant les élèves d’entrer et les cours de se dérouler.

Le rectorat, ayant reçu mercredi matin une délégation de personnels du collège et parents d’élèves, ne s’était toujours pas manifesté hier soir pour rendre la réponse promise. Depuis le début du mouvement, la principale de l’établissement n’a pas été contactée par sa hiérarchie.

Suite à une augmentation constante des effectifs, les parents d’élèves ont constaté la dégradation progressive des conditions d’accueil et d’encadrement de leurs enfants. Depuis plusieurs années, ils réclament avec l’équipe éducative un deuxième poste de CPE à temps complet. Avertis de l’urgence de la situation, ils ont aussitôt réagi pour faire part de leur mécontentement.

Par ailleurs, le mouvement a déjà reçu le soutien actif de Mme Peyge, Maire de Bobigny, de Monsieur Sadi, Premier Adjoint au maire et Conseiller Général , M. Lagarde, député de la circonscription, de la FCPE 93 et des sections locales du SNES et de la CGT.

En l’absence de réponse de l’institution, les parents d’élèves présents ce vendredi matin ont d’ores et déjà fait part de leur intention de poursuivre leur action jusqu’à obtention du deuxième poste de CPE à temps complet demandé.

Contents