Des élèves et leur famille SDF : le collège Barbusse occupé !

Les personnels du collège Henri Barbusse de Vaulx-en-Velin, ont occupé pendant cinq jours leur établissement pour y loger deux familles SDF. Ils ont également fait grève une journée.
Voir la présentation de la situation et les différents communiqués.

Contents