Lettre d'information de l'ICEM - pédagogie Freinet

Dans cette nouvelle lettre d’information

Édito

Le 25 juin 2013, les sénateurs ont adopté en seconde lecture, la loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’École dans la plus profonde indifférence.

Et pourtant tout est à faire !

La « pédagogie » est au cœur des textes, certes… mais aucune place pour les mouvements pédagogiques dans la formation des enseignants et dans les ESPÉ… !

La pédagogie au centre, mais sans les pédagogues

Une vingtaine de décrets sont à venir !

Les propositions, les paroles réunies dans le numéro spécial du Nouvel Éducateur sur la refondation sont donc toujours pertinentes !

Pourront-elles peser ?

Pourront-elles vaincre les conservatismes ?

Le sommaire

Feuilleter le numéro

Et aussi :

Le 51e Congrès, c’est à Caen

Le Nouvel Educateur de Juin « Aimer »

Dernière parution aux Editions ICEM Eléments de théorisation de la pédagogie Freinet

Les revues de l’ICEM

La lettre d’information de l’ICEM de juillet

Contents